en	An authentication exception occurred.
und	Isang pambihirang pagpaptunay ang nangyari.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Hindi mahanap ang mga kinakailangan na dokumento para sa pagpapatunay.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Hindi maproseso ang iyong hiling dahil may problema sa sistema.

en	Invalid credentials.
und	Hindi balidong mga dokumento.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Ang Cookie ay ginamit na ng ibang tao.

en	Not privileged to request the resource.
und	Walang pribilehiyo upang humingi ng mga bagong mapagkukunan.

en	Invalid CSRF token.
und	Hindi balidong mga token ng CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Walang nakitang nagbibibagay ng suporta sa token ng pagpapatunay.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Walang sesyon ng magagamit, ito ay nawalan ng oras o hindi pinagana.

en	No token could be found.
und	Walang token na nahanap.

en	Username could not be found.
und	Walang username na makita.

en	Account has expired.
und	Ang akawnt ay nag-expire na.

en	Credentials have expired.
und	.ng mga kinakailangang dokumento ay nag expire na.

en	Account is disabled.
und	Ang akawnt ay hindi pinagana.

en	Account is locked.
und	ng akawnt ay nakasara.