en	An authentication exception occurred.
und	Ошибка аутентификации.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Аутентификационные данные не найдены.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Запрос аутентификации не может быть обработан в связи с проблемой в системе.

en	Invalid credentials.
und	Недействительные аутентификационные данные.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie уже был использован кем-то другим.

en	Not privileged to request the resource.
und	Отсутствуют права на запрос этого ресурса.

en	Invalid CSRF token.
und	Недействительный токен CSRF.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Не найден провайдер аутентификации, поддерживающий токен аутентификации.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Сессия не найдена, ее время истекло, либо cookies не включены.

en	No token could be found.
und	Токен не найден.

en	Username could not be found.
und	Имя пользователя не найдено.

en	Account has expired.
und	Время действия учетной записи истекло.

en	Credentials have expired.
und	Время действия аутентификационных данных истекло.

en	Account is disabled.
und	Учетная запись отключена.

en	Account is locked.
und	Учетная запись заблокирована.