en	An authentication exception occurred.
und	A apărut o eroare de autentificare.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Informațiile de autentificare nu au fost găsite.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Sistemul nu a putut procesa cererea de autentificare din cauza unei erori.

en	Invalid credentials.
und	Date de autentificare invalide.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookieul este folosit deja de altcineva.

en	Not privileged to request the resource.
und	Permisiuni insuficiente pentru resursa cerută.

en	Invalid CSRF token.
und	Tokenul CSRF este invalid.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nu a fost găsit nici un agent de autentificare pentru tokenul specificat.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Sesiunea nu mai este disponibilă, a expirat sau suportul pentru cookieuri nu este activat.

en	No token could be found.
und	Tokenul nu a putut fi găsit.

en	Username could not be found.
und	Numele de utilizator nu a fost găsit.

en	Account has expired.
und	Contul a expirat.

en	Credentials have expired.
und	Datele de autentificare au expirat.

en	Account is disabled.
und	Contul este dezactivat.

en	Account is locked.
und	Contul este blocat.