en	An authentication exception occurred.
und	Es ist ein Fehler bei der Authentifikation aufgetreten.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Es konnten keine Zugangsdaten gefunden werden.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Die Authentifikation konnte wegen eines Systemproblems nicht bearbeitet werden.

en	Invalid credentials.
und	Fehlerhafte Zugangsdaten.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Cookie wurde bereits von jemand anderem verwendet.

en	Not privileged to request the resource.
und	Keine Rechte, um die Ressource anzufragen.

en	Invalid CSRF token.
und	Ungültiges CSRF-Token.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Es wurde kein Authentifizierungs-Provider gefunden, der das Authentifizierungs-Token unterstützt.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Keine Session verfügbar, entweder ist diese abgelaufen oder Cookies sind nicht aktiviert.

en	No token could be found.
und	Es wurde kein Token gefunden.

en	Username could not be found.
und	Der Benutzername wurde nicht gefunden.

en	Account has expired.
und	Der Account ist abgelaufen.

en	Credentials have expired.
und	Die Zugangsdaten sind abgelaufen.

en	Account is disabled.
und	Der Account ist deaktiviert.

en	Account is locked.
und	Der Account ist gesperrt.