en	An authentication exception occurred.
und	Doğrulama istisnası baş verdi.

en	Authentication credentials could not be found.
und	Doğrulama məlumatları tapılmadı.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	Sistem xətası səbəbilə doğrulama istəyi emal edilə bilmədi.

en	Invalid credentials.
und	Yanlış məlumat.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Kuki başqası tərəfindən istifadə edilib.

en	Not privileged to request the resource.
und	Resurs istəyi üçün imtiyaz yoxdur.

en	Invalid CSRF token.
und	Yanlış CSRF nişanı.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Doğrulama nişanını dəstəkləyəcək provayder tapılmadı.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Uyğun seans yoxdur, vaxtı keçib və ya kuki aktiv deyil.

en	No token could be found.
und	Nişan tapılmadı.

en	Username could not be found.
und	İstifadəçi adı tapılmadı.

en	Account has expired.
und	Hesabın istifadə müddəti bitib.

en	Credentials have expired.
und	Məlumatların istifadə müddəti bitib.

en	Account is disabled.
und	Hesab qeyri-aktiv edilib.

en	Account is locked.
und	Hesab kilitlənib.