en	This form should not contain extra fields.
und	Form ekstra alanlar içeremez.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Yüklenen dosya boyutu çok yüksek. Lütfen daha küçük bir dosya yüklemeyi deneyin.

en	The CSRF token is invalid. Please try to resubmit the form.
und	CSRF fişi geçersiz. Formu tekrar göndermeyi deneyin.