en	access.denied
sv	Åtkomst nekas

en	stacktrace
sv	Ett problem uppstod

en	http_error.title
sv	Fel

en	http_error.description
sv	Oj! Ett fel uppstod.

en	http_error.suggestion
sv	Ett oväntat fel inträffade, försök igen. Du kan ha hittat en bugg, så kontakta din administratör om problemet går inte bort efter att du försökt det igen.

en	http_error_404.description
sv	Oj! Hittade inte sidan.

en	http_error_404.suggestion
sv	Vi kunde inte hitta den sida du letade efter. Under tiden kan du återvända till din dashboard och börja om.

en	http_error_403.description
sv	Den här sidan är begränsad.

en	http_error_403.suggestion
sv	Tyvärr, men du har inte tillräckligt med behörigheter för att se den här sidan. Snälla prata med din administratör om du tycker att det här är ett fel.