en	access.denied
sk	Prístup bol odmietnutý

en	stacktrace
sk	Vyskytol sa tu problém

en	http_error.title
sk	Chyba

en	http_error.description
sk	Och! Vyskytla sa chyba.

en	http_error.suggestion
sk	Vyskytla sa neočakávaná chyba, skúste to znova. Možno ste našli chybu, preto v prípade problému kontaktujte správcu ak to nenaskočí, keď ste to znova vyskúšali.

en	http_error_404.description
sk	Och! Stránka nenájdená.

en	http_error_404.suggestion
sk	Nenašli sme stránku, ktorú ste hľadali. Medzitým sa môžete vrátiť na dashboard a začať znova.

en	http_error_403.description
sk	Táto stránka je obmedzená.

en	http_error_403.suggestion
sk	Je nám ľúto, ale nemáte dostatočné povolenia na zobrazenie tejto stránky. Ak si myslíte, že ide o chybu, obráťte sa na svojho správcu.