en	access.denied
ru	Доступ запрещен

en	stacktrace
ru	Здесь возникла проблема

en	http_error.title
ru	Ошибка

en	http_error.description
ru	Упс! Произошла ошибка.

en	http_error.suggestion
ru	Произошла непредвиденная ошибка. Возможно, обнаружилась ошибка в программе. Cвяжитесь с Вашим администратором, если ошибка все еще возникает при повторной загрузке.

en	http_error_404.description
ru	Упс! Страница не найдена!

en	http_error_404.suggestion
ru	Извините, но запрашиваемая Вами страница не найдена. Пожалуйста, вернитесь в панель управления и попробуйте заново.

en	http_error_403.description
ru	Эта страница защищена

en	http_error_403.suggestion
ru	К сожалению, у Вас нет прав для просмотра этой страницы. Пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему администратору.