en	access.denied
pt-br	Acesso Negado

en	stacktrace
pt-br	Um problema ocorreu

en	http_error.title
pt-br	Erro

en	http_error.description
pt-br	Oops! Um erro ocorreu.

en	http_error.suggestion
pt-br	Um erro inesperado aconteceu, favor tente novamente. Você se deparou com um bug, favor contatar o administrador caso o problema se repita novamente.

en	http_error_404.description
pt-br	Oops! Página não encontrada.

en	http_error_404.suggestion
pt-br	Não conseguimos encontrar a página que você está buscando. Enquanto isso, você deve retornar ao dashboard e começar novamente.

en	http_error_403.description
pt-br	Esta página é restrita.

en	http_error_403.suggestion
pt-br	Desculpe, você não tem permissões suficientes para visualizar esta página. Por favor, fale com seu administrador se você acha que isso é um erro.