en	access.denied
es	Acceso denegado

en	stacktrace
es	El problema ocurrió aquí

en	http_error.title
es	Error

en	http_error.description
es	Vaya! Ocurrió un error.

en	http_error.suggestion
es	Ocurrió un error inesperado, por favor intente de nuevo. Podría ser un bug, por favor contacte a su administrador si el problema no se soluciona intentándolo de nuevo.

en	http_error_404.description
es	Vaya! No se encontró la página.

en	http_error_404.suggestion
es	No encontramos lo que buscaba. Pero, puede volver al panel principal e intentar de nuevo.

en	http_error_403.description
es	Acceso restringido.

en	http_error_403.suggestion
es	Lo sentimos, pero no tiene permisos suficientes para acceder a esta página. Por favor contacte con su administrador si considera que esto se debe a un error.