en	access.denied
de	Der Zugriff wurde verweigert

en	stacktrace
de	Das Problem ist hier passiert

en	http_error.title
de	Fehler

en	http_error.description
de	Etwas läuft falsch

en	http_error.suggestion
de	Ein kritischer Fehler ist aufgetreten. Möglicherweise haben Sie einen Software Fehler gefunden, kontaktieren Sie bitte ihren Administrator wenn der Fehler bestehen bleibt.

en	http_error_404.description
de	Seite wurde nicht gefunden

en	http_error_404.suggestion
de	Wir konnten die angeforderte Seite leider nicht finden. Bitte wechseln Sie zu ihrem Dashboard und starten von vorne.

en	http_error_403.description
de	Seite ist geschützt

en	http_error_403.suggestion
de	Entschuldigung, Sie haben nicht genügend Berechtigungen um diese Seite zu sehen. Bitte sprechen Sie mit ihrem Administrator wenn Sie dies für einen Fehler halten.