en	access.denied
da	Adgang nægtet

en	stacktrace
da	Problemet opstod her

en	http_error.title
da	Fejl

en	http_error.description
da	Noget gik galt

en	http_error.suggestion
da	En kritisk fejl opstod, prøv venligst igen. Du har muligvis fundet en softwarefejl, kontakt venligst din administrator hvis problemet fortsætter.

en	http_error_404.description
da	Side ikke fundet

en	http_error_404.suggestion
da	Vi kunne ikke finde siden du leder efter. Gå venligst tilbage til dit dashboard og start forfra.

en	http_error_403.description
da	Siden er begrænset.

en	http_error_403.suggestion
da	Beklager, men du har ikke tilladelse til at se denne side. Kontakt din administrator hvis du mener, at dette er en fejl.